 -1.192131480E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.246100E+00  dx in pixels
 -1.119770E+01  dy in pixels
      1.015981  scalx
      1.023124  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
