 -1.060193080E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.534738E+00  dx in pixels
 -1.676640E+01  dy in pixels
      1.013885  scalx
      1.024120  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
