 -1.127080808E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.410000E-02  dx in pixels
 -1.087310E+01  dy in pixels
      1.016722  scalx
      1.019832  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
