 -4.930603311E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.258300E+00  dx in pixels
 -9.605100E+00  dy in pixels
      1.004942  scalx
      1.009672  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
