 -4.681850027E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.115200E+00  dx in pixels
 -8.870700E+00  dy in pixels
      1.004837  scalx
      1.010740  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
