 -4.483717077E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.172200E+00  dx in pixels
 -8.874500E+00  dy in pixels
      1.004998  scalx
      1.011301  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
