 -4.930584860E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.257000E+00  dx in pixels
 -1.045070E+01  dy in pixels
      1.004982  scalx
      1.010374  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
