 -4.565693359E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.081400E+00  dx in pixels
 -1.089870E+01  dy in pixels
      1.004540  scalx
      1.009298  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
