 -5.076894562E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.991100E+00  dx in pixels
 -1.234880E+01  dy in pixels
      1.004752  scalx
      1.010242  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
