 -4.704243743E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.379500E+00  dx in pixels
 -1.127880E+01  dy in pixels
      1.005283  scalx
      1.010480  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
