  4.925483048E-03 -3.410822306E-03 -4.075849712E-04 -9.711551343E-04  rotation in radian
 -1.527369E-02  dx in pixels
  1.108655E-02  dy in pixels
      0.995753  scale x
      0.996731  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
