 -6.887703495E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.219400E-01  dx in pixels
  2.731077E-01  dy in pixels
      1.017996  scalx
      1.026348  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
