 -1.108341384E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.223000E-01  dx in pixels
 -8.055900E+00  dy in pixels
      1.003576  scalx
      1.010108  scaly
         3.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
