 -5.624338290E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.867772E+00  dx in pixels
 -1.138428E+00  dy in pixels
      1.018182  scalx
      1.026275  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
