 -4.255156568E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.010400E+00  dx in pixels
 -8.191600E+00  dy in pixels
      1.004187  scalx
      1.008894  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
