 -2.872007950E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.913912E-02  dx in pixels
 -6.318885E-02  dy in pixels
      0.995162  scale x
      0.996458  scale y
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
