 -1.183818595E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.468200E+00  dx in pixels
 -7.809100E+00  dy in pixels
      1.003689  scalx
      1.009623  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
