 -3.821239640E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.803200E+00  dx in pixels
 -8.548900E+00  dy in pixels
      1.004112  scalx
      1.007499  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
