 -4.937658587E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.427500E+00  dx in pixels
 -6.913700E+00  dy in pixels
      1.003344  scalx
      1.008782  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
