  1.018724503E-02 -7.828954460E-03 -3.976770294E-03 -5.878472776E-03  rotation in radian
 -7.686135E-03  dx in pixels
 -1.265828E-02  dy in pixels
      0.995267  scale x
      0.996182  scale y
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
