  1.297290030E-03 -7.828954460E-03 -3.976770294E-03 -5.878472776E-03  rotation in radian
  2.291200E+00  dx in pixels
 -9.698800E+00  dy in pixels
      1.004603  scalx
      1.009431  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
