 -3.997964646E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.841300E+00  dx in pixels
 -7.307200E+00  dy in pixels
      1.003824  scalx
      1.010561  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
