  6.761204070E-03 -1.339713866E-02 -7.185775933E-03 -1.069455588E-02  rotation in radian
  5.967400E+00  dx in pixels
 -6.857400E+00  dy in pixels
      1.004677  scalx
      1.009951  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
