  5.496307070E-03 -1.339713866E-02 -7.185775933E-03 -1.069455588E-02  rotation in radian
  4.181684E-01  dx in pixels
 -1.363935E+00  dy in pixels
      1.018280  scalx
      1.026575  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
