 -4.268325564E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.042400E+00  dx in pixels
 -7.187300E+00  dy in pixels
      1.004602  scalx
      1.010120  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
