 -3.931249695E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.620300E+00  dx in pixels
 -7.660400E+00  dy in pixels
      1.005254  scalx
      1.009402  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
