 -4.148019634E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.949700E+00  dx in pixels
 -7.198200E+00  dy in pixels
      1.004550  scalx
      1.010766  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
