 -4.021215678E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.051800E+00  dx in pixels
 -7.373200E+00  dy in pixels
      1.005316  scalx
      1.010406  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
