 -4.465839064E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.212880E+01  dx in pixels
 -6.108300E+00  dy in pixels
      1.004497  scalx
      1.011285  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
