 -3.812208750E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.132700E+00  dx in pixels
 -5.089300E+00  dy in pixels
      1.004684  scalx
      1.010340  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
