 -3.779615171E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.297300E+00  dx in pixels
 -4.980600E+00  dy in pixels
      1.004511  scalx
      1.010042  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
