 -3.769688115E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.456600E+00  dx in pixels
 -4.577300E+00  dy in pixels
      1.005045  scalx
      1.009911  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
