 -3.872837798E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.393400E+01  dx in pixels
 -6.141500E+00  dy in pixels
      1.004260  scalx
      1.010970  scaly
        75.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
