 -3.143201740E-03 -2.615885427E-03 -5.469635274E-04 -1.170986832E-03  rotation in radian
  8.007300E+00  dx in pixels
 -5.411600E+00  dy in pixels
      1.004963  scalx
      1.010159  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
