 -2.718341983E-03 -7.364410371E-03 -1.087656358E-03 -1.703011466E-03  rotation in radian
  5.285500E+00  dx in pixels
 -4.473800E+00  dy in pixels
      1.004711  scalx
      1.009986  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
