  4.110961780E-03 -1.037264715E-02 -5.529100808E-03 -8.185748619E-03  rotation in radian
  5.801600E+00  dx in pixels
 -5.029500E+00  dy in pixels
      1.005265  scalx
      1.010378  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
