 -3.388951585E-03 -2.887078518E-03 -4.646948698E-04 -1.055789630E-03  rotation in radian
  6.092700E+00  dx in pixels
 -3.975800E+00  dy in pixels
      1.005314  scalx
      1.010238  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
