 -4.502018017E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.989100E+00  dx in pixels
 -5.802300E+00  dy in pixels
      1.004245  scalx
      1.010193  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
