 -3.813465966E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.539400E+00  dx in pixels
 -4.969100E+00  dy in pixels
      1.005227  scalx
      1.010712  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
