 -3.938179645E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.492270E+01  dx in pixels
 -7.315600E+00  dy in pixels
      1.004080  scalx
      1.011096  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
