 -4.649723322E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.669500E+00  dx in pixels
 -8.634400E+00  dy in pixels
      1.005498  scalx
      1.008908  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
