 -3.481853618E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.064300E+00  dx in pixels
 -8.787900E+00  dy in pixels
      1.005647  scalx
      1.009717  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
