 -5.554726734E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.319710E+00  dx in pixels
 -9.895789E-01  dy in pixels
      1.017903  scalx
      1.027262  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
