 -4.653586598E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.096200E+01  dx in pixels
 -1.074670E+01  dy in pixels
      1.004741  scalx
      1.011855  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
