 -2.237011056E-02  4.234322297E-02  1.653577420E-02  1.749736691E-02  rotation in radian
  4.497600E+00  dx in pixels
 -8.874200E+00  dy in pixels
      1.005493  scalx
      1.011087  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
