 -2.326759296E-02  4.234322297E-02  1.653577420E-02  1.749736691E-02  rotation in radian
 -6.117142E+00  dx in pixels
 -6.539546E-01  dy in pixels
      1.017784  scalx
      1.026169  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
