  4.114979124E-02 -4.726775039E-02 -2.524665350E-02 -3.888820362E-02  rotation in radian
  9.457100E+00  dx in pixels
 -7.727700E+00  dy in pixels
      1.005259  scalx
      1.010355  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
