 -1.479095782E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.959891E+00  dx in pixels
 -2.669998E-01  dy in pixels
      1.018635  scalx
      1.025630  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
