 -4.455388845E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.015100E+00  dx in pixels
 -7.330400E+00  dy in pixels
      1.007181  scalx
      1.009373  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
