 -4.045526405E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.921900E+00  dx in pixels
 -7.990700E+00  dy in pixels
      1.004862  scalx
      1.010879  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
